linke Maustaste drücken (1)

aktuelle Zoomstufe Zn bestimmen (2)

alle geladenen Kacheln k in Zn bestimmen (3)

für Zoomrichtung entscheiden (4)

aktuelle Zoomstufe prüfen (5) aktuelle Zoomstufe prüfen (5)

Zoomslider nach + bewegen (6) neue Zoomsliderposition Pi bestimmen (6a)

alle Kacheln in Zoomstufe Zi neu zeichnen (8) neue Kachelgröße K(Zi) berechnen (6c)

Kacheln vergrößern (6d)

Zoomslider nach - bewegen (6) neue Zoomsliderposition Pi bestimmen (6a)

neue Kachelgröße K(Zi) berechnen (6c)

Kacheln verkleinern (6d)

benachbarte Kacheln nachladen (6e) neue Zoomstufe Zi bestimmen (6b) neue Zoomstufe Zi bestimmen (6b)

ZoomOut-Skalierung ZoomIn-Skalierung

[Zn>Zmin]

[Zn=Zmin] [nach -] [nach +]

[Zn=Zmax]

[Zn<Zmax]

[Maustaste losgelassen]

[Maustaste gedrückt]